レジストリ ツリーのデータをテキスト ファイルにコピーし、バックアップ コピーとして参照したり、レジストリに取り込んだりできるようにします。レジストリ ツリー全体をコピーするには、[すべて] をクリックします。レジストリ ツリーの中から選択したキーと、その下位の部分だけをコピーするには、[選択された部分] をクリックします。


開くレジストリが置かれているリモート コンピュータの名前を指定します。コンピュータの名前がわからない場合は、[参照] をクリックして目的のコンピュータを探してください。


ネットワークに接続されているコンピュータの一覧を表示し、開くレジストリが置かれているコンピュータを一覧から探すときにクリックします。


印刷するレジストリの部分を指定します。レジストリ ツリー全体を印刷するには、[すべて] をクリックします。レジストリ ツリーの中から選択したキーと、その下位の部分だけを印刷するには、[選択された部分] をクリックします。


値の現在の名前が表示されます。

値の名前を変更するには、[キャンセル] をクリックし、キーまたは値をマウスの右ボタンでクリックして [名前の変更] をクリックします。次に、新しい名前を入力し、Enter キーを押します。


値の新しいデータを入力する場所です。


検索する文字列の種類を指定し、検索範囲を絞り込みます。


検索する文字列を入力する場所です。


指定した文字列と部分的に一致する文字列ではなく、全体が完全に一致する文字列だけを検索するようにします。


[検索する値] ボックスに指定した文字列と一致する次の文字列を検索します。


DWORD 値を 16 進数と 10 進数のどちらで表示するかを指定します。


接続しているレジストリが置かれているリモート コンピュータの一覧が表示されます。リモート レジストリとの接続を切断するには、目的のコンピュータを選択して、[OK] をクリックします。


トピックの一覧を表示するには、[トピック] をクリックしてください。


レジストリの一部または全体を印刷するには

1	コンピュータ、または印刷する部分の最上位のキーをクリックします。

2	[レジストリ] メニューの [印刷] をクリックします。

注

各項目のヘルプを表示するには、ダイアログ ボックスの右上の [image] をクリックし、目的の項目をクリックしてください。


レジストリの一部または全体をテキスト ファイルに書き出すには

1	[レジストリ] メニューの [レジストリ ファイルの書き出し] をクリックします。

2	[ファイル名] ボックスにレジストリ ファイル名を入力します。

3	[書き出し範囲] で、次のいずれかの操作を行います。

レジストリ全体を書き出すには、[すべて] をクリックします。

レジストリ ツリーの指定した部分だけをバックアップするには、[選択された部分] をクリックし、レジストリ ファイルに書き出す部分の名前を入力します。

注

この操作で作成した .reg ファイルは、通常のテキスト エディタを使って表示したり編集したりできます。

各項目のヘルプを表示するには、ダイアログ ボックスの右上の [image] をクリックし、目的の項目をクリックしてください。


レジストリの一部または全体を取り込むには

1	[レジストリ] メニューの [レジストリ ファイルの取り込み] をクリックします。

2	[ファイルの場所] ボックスを使って取り込むファイルを探し、そのファイルを選択します。次に、[開く] をクリックします。

注

各項目のヘルプを表示するには、ダイアログ ボックスの右上の [image] をクリックし、目的の項目をクリックしてください。


キーを追加するには

1	レジストリの一覧を展開し、新しいキーを追加する場所をマウスの右ボタンでクリックします。

2	[新規作成] をポイントし、次に [キー] をクリックします。

一時的な名前が付いた新しいキーが表示されます。

3	新しいキーの名前を入力し、次に Enter キーを押します。

注

この操作の結果、コンピュータが正しく起動しなくなった場合は、レジストリを復元できます。詳細については、下の "関連項目" をクリックしてください。

 関連項目


値を追加するには

1	レジストリの一覧を展開し、新しい値を追加する場所をマウスの右ボタンでクリックします。

2	[新規作成] をポイントし、次に、追加する値の種類をクリックします。[文字列]、[バイナリ]、[DWORD 値] のいずれかを選択できます。

一時的な名前が付いた新しい値が表示されます。

3	新しい値の名前を入力し、次に Enter キーを押します。

注

この操作の結果、コンピュータが正しく起動しなくなった場合は、レジストリを復元できます。詳細については、下の "関連項目" をクリックしてください。

 関連項目


キーまたは値の名前を変更するには

1	名前を変更するキーまたは値をマウスの右ボタンでクリックし、次に [名前の変更] をクリックします。

キーや値を開く必要はありません。

2	新しい値の名前を入力し、次に Enter キーを押します。

注

この操作の結果、コンピュータが正しく起動しなくなった場合は、レジストリを復元できます。詳細については、下の "関連項目" をクリックしてください。

 関連項目


キーまたは値を削除するには

キーまたは値をマウスの右ボタンでクリックし、次に [削除] をクリックします。

キーや値を開く必要はありません。

注

この操作の結果、コンピュータが正しく起動しなくなった場合は、レジストリを復元できます。詳細については、下の "関連項目" をクリックしてください。

 関連項目


値を変更するには

1	変更する値をダブルクリックします。

[－の編集] ダイアログ ボックスが表示されます。

2	[値のデータ] ボックスに新しいデータを入力します。

注

この操作の結果、コンピュータが正しく起動しなくなった場合は、レジストリを復元できます。詳細については、下の "関連項目" をクリックしてください。

 関連項目


文字列、値、またはキーを検索するには

1	[編集] メニューの [検索] をクリックします。

2	検索する文字列、値、またはキーを入力します。

3	目的に合わせて [キー]、[値]、[データ]、[完全に一致するものだけを検索] の各チェック ボックスをクリックし、検索対象を指定します。

ヒント

検索対象を指定すると、検索範囲を絞り込むことができます。同じ検索を繰り返すには、F3 キーを押します。


レジストリ エディタの概要

レジストリ エディタは、システム レジストリの設定を変更するためのツールです。システム レジストリには、コンピュータの動作方法を決めるためのさまざまな情報が登録されています。通常、システムの設定を変更するには、Windows NT のコントロール パネルを使います。

どうしても必要な場合以外は、レジストリの設定を直接変更しないでください。レジストリにエラーがあると、コンピュータが正常に動作しなくなることがあります。このような場合は、前回コンピュータが正常に起動したときの状態にレジストリを復元できます。詳細については、下の "関連項目" をクリックしてください。

 関連項目


レジストリを復元するには

1	[スタート] ボタンをクリックし、次に [シャットダウン] をクリックします。

2	[コンピュータを再起動する] をクリックし、次に [はい] をクリックします。

3	"ここで Space キーを押すと、ハードウェア プロファイル/システム構成の回復メニューが表示されます。" というメッセージが表示されたら、Space キーを押して [ハードウェア プロファイル/構成の回復] メニューを起動します。このメニューを使うと、レジストリを元の安定した状態に戻すことができます。

4	画面に表示される指示に従って操作してください。

注

この操作を行うと、レジストリは、前回コンピュータが正常に起動したときの状態に復元されます。